Los primeros capitulos son muy aburridos la verdad...

Los primeros capitulos son muy aburridos la verdad, pero hay algo que engancha y creo que es lo mismo para casi todas, la inseguridad que sentimos por nuestro cuerpo, la historia en si es muy linda, pero en lo personal no me gusto el final, todavia espero los fuegos artificiales y el beso apasionado jaja. Saludos!